ULTRA CBD olie complex 20%

ULTRA CBD olie complex van Optima Formula wordt een “cannabinoïden complex” genoemd, omdat dit extract een breed spectrum van cannabinoïden bevat. Dit extract komt van een unieke cannabisplant, welke van nature vrij is van THC en door de EU gecertificeerd is. Deze plant bevat een unieke combinatie van cannabinoïden met hoge percentages per cannabinoïde.De werkzame cannabinoïden in Optima ULTRA complex olie zijn ongeëvenaard en hebben een hoge kwaliteit. De combinatie van de cannabinoïden is uniek en heeft een zeer brede werking.

De combinatie van 4 verschillende cannabinoïden is uniek in zijn soort en heeft de unieke combinatie van (ongeveer) 20% CBD, 4% CBDV, 0,8% CBG en 0,8% THCV.

Het ULTRA cannabinoïden complex van Optima Formula is van top kwaliteit:

ULTRA CBD olie complex van Optima Formula bevat 0% THC (tetrahydrocannabinol) en geeft daarom geen psychoactief (stoned) effect. Ons ULTRA CBD olie complex is volkomen legaal, 100% natuurlijk en bevat geen (kunstmatige) hulpstoffen.

ULTRA CBD olie complex van Optima Formula wordt gemaakt van cannabisplanten die 100% biologisch geteeld worden. Deze planten zijn een kruising tussen de Cannabis Sativa L. en de Cannabis Indica. Deze gepatenteerde kruising is EU-gecertificeerd en staat bekend als één van de beste plantencombinaties.

De planten die gebruikt worden voor het maken van ULTRA CBD olie complex van Optima Formula worden gekweekt met gezuiverd en gevitaliseerd bronwater. Dit voorkomt dat vervuild water met schadelijke resten in de cannabisplant of het eindproduct terechtkomen.

ULTRA olie complex van Optima Formula wordt geproduceerd in een beschermd laboratorium welke gecertificeerd is. Hierdoor is ons ULTRA CBD olie complex gegarandeerd vrij van pesticiden, toxines en bacteriën. Iedere partij wordt toxicologisch onderzocht volgens de (nieuwste) Europese normen.

Samenstelling Optima ULTRA CBD olie complex 20%:

Biologische hennepzaadolie, hennepextract waarvan ca. 2000 mg cannabidiol, ca. 400 mg cannabidivarin, ca. 80 mg

Tetrahydrocannabivarin, ca. 80 mg cannabigerol, en aanwezige terpenen: A–‐bisabolol, B–‐caryophyllene, guaiol, humulene.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn niet aanwezig.

Bevat geen tetrahydrocannabinol (THC).

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 10 ml.

1 druppel Optima ULTRA olie bevat ca. 20 mg cannabidiol.

THCV heeft geen psychoactieve werking (heft het juist op).

Dosering:

Ouder dan 12 jaar: 2-3 maal daags 3 druppels ULTRA CBD olie

6-12 jaar: 2-3 maal daags 2 druppels ULTRA CBD olie

2-6 jaar: 2-3 maal daags 1 druppel ULTRA CBD olie

0-2 jaar: 2 maal daags 1 druppel ULTRA CBD olie

Tips bij het innemen van CBD olie van Optima Formula:

Puur of met water innemen.

De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.

Voor het beste effect is het aan te raden Optima ULTRA enkele maanden achtereen in te nemen.

Overleg met uw arts, therapeut of apotheker over het gebruik van ULTRA CBD olie complex.

Lees voor gebruik de meegeleverde bijsluiter in de verpakking.

ULTRA CBD olie complex is een voedingssupplement en geen medicijn met officieel erkende indicaties.

Voedingssupplementen zoals ULTRA CBD olie complex zijn een aanvulling op uw voeding.

Het bericht ULTRA CBD olie complex 20% verscheen eerst op BestPureWater.nl.