BETA CBD complex olie 5%

BETA CBD olie complex van Optima Formula wordt een “cannabinoïden complex” genoemd, omdat dit extract een breed spectrum van cannabinoïden bevat. Dit extract komt van een unieke cannabisplant, welke van nature vrij is van THC en door de EU gecertificeerd is. Deze plant bevat een unieke combinatie van cannabinoïden met hoge percentages per cannabinoïde.De werkzame cannabinoïden in Optima BETA complex zijn ongeëvenaard en hebben een hoge kwaliteit. De combinatie van de cannabinoïden is uniek en heeft een zeer brede werking.

De combinatie van 4 verschillende cannabinoïden is uniek in zijn soort en heeft de unieke combinatie van 5% CBD, 1,1% CBDV, 0,2% CBG en 0,2% THCV.

Het BETA cannabinoïden complex van Optima Formula is van top kwaliteit:

BETA olie complex van Optima Formula bevat 0% THC (tetrahydrocannabinol) en geeft daarom geen psychoactief (stoned) effect. Ons BETA olie complex is volkomen legaal, 100% natuurlijk en bevat geen (kunstmatige) hulpstoffen.

BETA olie complex van Optima Formula wordt gemaakt van cannabisplanten die 100% biologisch geteeld worden. Deze planten zijn een kruising tussen de Cannabis Sativa L. en de Cannabis Indica. Deze gepatenteerde kruising is EU-gecertificeerd en staat bekend als één van de beste plantencombinaties.

De planten die gebruikt worden voor het maken van BETA olie complex van Optima Formula worden gekweekt met gezuiverd en gevitaliseerd bronwater. Dit voorkomt dat vervuild water met schadelijke resten in de cannabisplant of het eindproduct terechtkomen.

BETA olie complex van Optima Formula wordt geproduceerd in een beschermd laboratorium welke gecertificeerd is. Hierdoor is ons BETA complex gegarandeerd vrij van pesticiden, toxines en bacteriën. Iedere partij wordt toxicologisch onderzocht volgens de (nieuwste) Europese normen.

Samenstelling Optima BETA :

Biologische hennepzaadolie, hennepextract waarvan ca. 500 mg cannabidiol, ca. 110 mg cannabidivarin, ca. 20 mg tetrahydrocannabivarin, ca. 20 mg cannabigerol, en aanwezige terpenen: A–‐bisabolol, B–‐caryophyllene, guaiol, humulene.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn niet aanwezig.

Bevat geen tetrahydrocannabinol (THC).

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 10 ml.

1 druppel Optima BETA bevat ca. 2.5 mg cannabidiol.

THCV heeft geen psychoactieve werking.

Dosering:

Ouder dan 12 jaar: 2-3 maal daags 3 druppels

6-12 jaar: 2-3 maal daags 2 druppels

2-6 jaar: 2-3 maal daags 1 druppel

0-2 jaar: 2 maal daags 1 druppel

Tips voor het nemen van CBD olie van Optima Formula:

Puur of met water innemen.

De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.

Voor het beste effect is het aan te raden Optima BETA olie enkele maanden achtereen in te nemen.

Overleg met uw arts, therapeut of apotheker over het gebruik van BETA CBD olie complex.

Lees voor gebruik de meegeleverde bijsluiter in de verpakking.

BETA olie complex is een voedingssupplement en geen medicijn met officieel erkende indicaties.

Voedingssupplementen zoals BETA olie complex zijn een aanvulling op uw voeding.

Het bericht BETA CBD complex olie 5% verscheen eerst op BestPureWater.nl.