CBDV olie complex 4%

CBDV (cannabidivarin) olie complex is een niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in verschillende soorten cannabisplanten. Planten met relatief hoge niveaus van CBDV zijn gevonden in wilde populaties van de C. Indica plant uit het noordwesten van India en in de hasjplant uit Nepal en Afghanistan.

De CBDV (cannabidivarin) olie complex van Optima Formula is van top kwaliteit:

CBDV olie complex van Optima Formula bevat 0% THC (tetrahydrocannabinol) en geeft daarom geen psychoactief (stoned) effect. Onze CBDV olie complex is volkomen legaal, 100% natuurlijk en bevat geen (kunstmatige) hulpstoffen.

CBDV olie complex van Optima Formula wordt gemaakt van cannabisplanten die 100% biologisch geteeld worden. Deze planten zijn een kruising tussen de Cannabis Sativa L. en de Cannabis Indica. Deze gepatenteerde kruising is EU-gecertificeerd en staat bekend als één van de beste plantencombinaties.

De planten die gebruikt worden voor het maken van CBDV olie complex van Optima Formula worden gekweekt met gezuiverd en gevitaliseerd bronwater. Dit voorkomt dat vervuild water met schadelijke resten in de cannabisplant of het eindproduct terechtkomen.

CBDV olie complex van Optima Formula wordt geproduceerd in een beschermd laboratorium welke gecertificeerd is. Hierdoor is onze CBDV olie complex gegarandeerd vrij van pesticiden, toxines en bacteriën. Iedere partij wordt toxicologisch onderzocht volgens de (nieuwste) Europese normen.

Samenstelling Optima CBDV olie complex:

Biologische hennepzaadolie, hennepextract waarvan ca. 400 mg cannabidivarin.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn niet aanwezig.

Bevat geen tetrahydrocannabinol (THC).

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 10 ml.

1 druppel Optima CBDV olie complex bevat ca. 1 mg cannabidivarin.

Dosering:

Ouder dan 12 jaar: 2-3 maal daags 3 druppels

6-12 jaar: 2-3 maal daags 2 druppels

2-6 jaar: 2-3 maal daags 1 druppel

0-2 jaar: 2 maal daags 1 druppel

Tips bij het innemen van CBDV olie complex van Optima Formula:

Puur of met water innemen

De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.

Voor het beste effect is het aan te raden Optima CBDV olie complex enkele weken achtereen in te nemen.

Overleg met uw arts, therapeut of apotheker over het gebruik van CBDV olie complex.

Lees voor gebruik de meegeleverde bijsluiter in de verpakking.

CBDV complex olie is een voedingssupplement en geen medicijn met officieel erkende indicaties.

Voedingssupplementen zoals CBDV olie complex zijn een aanvulling op uw voeding.

Het bericht CBDV olie complex 4% verscheen eerst op BestPureWater.nl.