CBG olie complex 10%

CBG olie complex, 100% zuiver (cannabigerol) is een van de meest bekende cannabinoïden. Dit cannabinoïd is de eerste die in de plant ontstaat en van daaruit groeien de andere cannabinoïden. CBG is eigenlijk de moeder van alle cannabinoïden. De cannabigerol in de CBG olie complex van Optima Formula is afkomstig van een gepatenteerde kruising tussen de Cannabis Sativa L. en de Cannabis Indica. De CBG complex olie afkomstig uit deze cannabisplant heeft een hoge energetische werking en zuiverheid.

De CBG (cannabigerol) olie complex van optima Formula is van top kwaliteit:

CBG olie complex van Optima Formula bevat 0% THC (tetrahydrocannabinol) en geeft daarom geen psychoactief (stoned) effect. Onze CBG olie complex is volkomen legaal, 100% natuurlijk en bevat geen (kunstmatige) hulpstoffen.

CBG olie complex van Optima Formula wordt gemaakt van cannabisplanten die 100% biologisch geteeld worden. Deze planten zijn een kruising tussen de Cannabis Sativa L. en de Cannabis Indica. Deze gepatenteerde kruising is EU-gecertificeerd en staat bekend als één van de beste plantencombinaties.

De planten die gebruikt worden voor de CBG olie complex van Optima Formula worden gekweekt met gezuiverd en gevitaliseerd bronwater. Dit voorkomt dat vervuild water met schadelijke resten in de cannabisplant of het eindproduct terechtkomen.

CBG olie complex van Optima Formula wordt gemaakt van CBG complex kristallen (10%) gemengd met biologische, Skal-gecertificeerde, cannabiszaadolie. Dit zorgt voor een heldere olie, een fijne smaak en een optimaal synergisme tussen de werkzame stoffen. Cannabiszaadolie bevat daarnaast meerdere mineralen, (hennep)eiwitten, vitamines B en E, omega-3 vetzuren en caroteen.

CBG olie complex van Optima Formula wordt geproduceerd in een beschermd laboratorium welke gecertificeerd is. Hierdoor is onze CBG olie complex gegarandeerd vrij van pesticiden, toxines en bacteriën. Iedere partij wordt toxicologisch onderzocht volgens de (nieuwste) Europese normen.

Samenstelling Optima CBG olie complex:

Biologische hennepzaadolie, hennepextract waarvan 1000 mg cannabigerol.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn ook aanwezig, waaronder CBD (Cannabidiol).

Bevat geen tetrahydrocannabinol (THC).

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 10 ml.

1 druppel Optima CBG olie complex bevat 2,5 mg cannabigerol.

Dosering:

Ouder dan 12 jaar: 2-3 maal daags 3 druppels

6-12 jaar: 2-3 maal daags 2 druppels

2-6 jaar: 2-3 maal daags 1 druppel

0-2 jaar: 2 maal daags 1 druppel

Tips bij het innemen van CBG olie complex:

Puur of met water innemen.

De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.

Voor het beste effect is het aan te raden Optima CBG olie complex enkele weken achtereen in te nemen.

Overleg met uw arts, therapeut of apotheker over het gebruik van CBG olie complex.

Lees voor gebruik de meegeleverde bijsluiter in de verpakking.

CBG olie complex is een voedingssupplement en geen medicijn met officieel erkende indicaties.

Voedingssupplementen zoals CBG olie complex zijn een aanvulling op uw voeding.

Het bericht CBG olie complex 10% verscheen eerst op BestPureWater.nl.