Magiko 5000 & 1000 Combideal

Magiko 5000 & 1000 Combideal – Magnetische Waterontharders

Met de Magiko 5000 & Magiko 1000 reduceer je kalkaanslag tot wel 85%. De Magiko 5000, de sterkste magneet waterontharder, en Magiko 1000 sluit je aan op de waterleiding (na de watermeter) en het magnetisch veld creëert een soort chaos in het water, waardoor de mineralen, tijdens verwarming, niet meer zullen klonteren.

Last van kalkaanslag in leidingen, in de douche, kranen of in jouw waterkoker? Kalkaanslag wordt ook “ketelsteen / kalksteen” genoemd en dit ontstaat tijdens het verwarmen of koken van het kraanwater. Vooral in hard water, waarin zich veel calcium- en magnesiumionen bevinden, wordt veel kalkaanslag gevormd bij het verwarmen. Ketelsteen dankt zijn naam aan de ketels van stoommachines en verwarmingsapparatuur, waarin het zich als “steen” op de wanden afzet.

Kalkaanslag belemmert de goede werking van het verwarmingsapparaat en het is ook schadelijk voor een aanwezig verwarmingselement. Kalk en magnesium zijn niet schadelijk voor de gezondheid, sterker nog, goed kraanwater moet juist mineralen bevatten, maar het ziet er onfris uit (denk aan kalkaanslag in de badkamer of in de waterkoker).

Reduceer kalkaanslag tot wel 85%. Deze extreem sterke magneet waterontharder, sluit je aan op de waterleiding (na de watermeter) en het magnetisch veld creëert een “chaos” in het water, waardoor de mineralen, tijdens verwarming, niet meer zullen klonteren. Tevens zal bestaand kalkaanslag in de leidingen, douchekop, verwarmingselementen etc ook worden verwijderd.

AFMETINGEN MAGIKO 5000
De afmetingen zijn:

Lengte: 8,4 cm
Breedte: 11 cm
Hoogte/ dikte: 7,4 cm
Benodigde ruimte op de waterleiding 8,4 cm

AFMETINGEN MAGIKO 1000
De afmetingen zijn:

Lengte: 4,5 cm
Breedte: 5,5 cm
Hoogte/ dikte: 3,5 cm
Benodigde ruimte op de waterleiding 4,5 cm

INSTALLATIE MAGIKO 1000
Vanwege het gepatenteerde 360º design kun je de Magiko 1000 vrijwel altijd plaatsen op de waterleiding. Het maakt niet uit of het een metalen, koperen of flexibele (kunststof) leiding/ slang betreft. Qua diameter (dikte van de waterleiding) is dit product geschikt voor leidingen vanaf 4mm tot en met 18mm.

DE BESTE EN STERKSTE WATERONTHARDER MAGNEET
De Magiko Waterontharders zijn vanwege het gepatenteerde, 360º technology, de beste/ sterkste magneet waterontharders. Uiteraard is de prijs ook belangrijk en vandaar dat wij altijd de goedkoopste aanbieder zijn.

INSTALLATIE MAGIKO 5000
Vanwege het gepatenteerde 360º design kun je de Magiko 5000 vrijwel altijd plaatsen op de hoofdwaterleiding (na de watermeter). Het maakt niet uit of het een metalen, koperen of flexibele (kunststof) leiding/ slang betreft. Qua diameter (dikte van de waterleiding) is dit product geschikt voor leidingen vanaf 12mm tot en met 60mm.

Het bericht Magiko 5000 & 1000 Combideal verscheen eerst op BestPureWater.nl.